-- Ajuste de nombres de columnas para compatibilidad con el motor de ingesta masiva
ALTER TABLE public.snc_raw_lotes_activos RENAME COLUMN id TO id_snc;
ALTER TABLE public.snc_raw_lotes_activos RENAME COLUMN tipo TO tipo_parcela;
