-- 1. Asignar el SRID original (UTM 21S) a la geometría genérica
UPDATE public.e1109_lotes_activos SET geom = ST_SetSRID(geom, 32721);

-- 2. Transformar a WGS84 (4326) para compatibilidad con Mapas Web
UPDATE public.e1109_lotes_activos SET geom = ST_Transform(geom, 4326);

-- 3. Establecer la restricción de tipo y SRID para optimización del GeoServer
ALTER TABLE public.e1109_lotes_activos 
ALTER COLUMN geom TYPE geometry(MultiPolygon, 4326) USING ST_Multi(geom);
