-- Prueba manual de importación para ver error real
IMPORT FOREIGN SCHEMA public 
LIMIT TO (v_liq_entidad_totalxobjeto, v_liq_entidad_percentiles, usuarios, ventanas_usuario, estadisticas_datos) 
FROM SERVER srv_mun_1109 
INTO fdw_1109;
